\tableofcontents

%\listoffigures

%\listoftables
\chapter*{}
\section*{Abkürzungsverzeichnis}

\textbf{B3B}	\dotfill	Ball--on--three--balls\\
\textbf{FEM}	\dotfill	Finite Elemente Method\\
\textbf{LEBM}	\dotfill	Linear--elastische Bruchmechanik\\
\textbf{APDL}	\dotfill	\emph{ANSYS} Parametric Design Language\\

\section*{Symbolverzeichnis}

$\sigma_m$		\dotfill	Maximalspannung unter der Lastkugel\\
$t$				\dotfill	Probendicke\\
$R$				\dotfill	Probenradius (bei Scheiben)\\
$R_B$			\dotfill	Kugelradius\\
$R_a$			\dotfill	Auflagerradius $\tfrac{2}{\sqrt{3}}R_B$\\
$\widetilde{R}$	\dotfill 	Ersatzradius (bei Platten)\\
$\tau$			\dotfill	Normierte Probendicke $\tfrac{t}{R_a}$\\
$\rho$			\dotfill	Normierter Scheibenradius $\tfrac{R}{R_a}$\\
$\tilde{\rho}$	\dotfill 	Normierter Ersatzradius bei Platten $\tfrac{\widetilde{R}}{R_a}$\\
$E$				\dotfill	E-Modul \\
$\nu$			\dotfill	Querkontraktionszahl / Poissonzahl\\
